P80 Tablet Rugged RFID UHF

P80 Tablet Rugged RFID UHF
Versione base Wi-Fi/Bluetooth/NFC/Fotocamere
Opzioni: lettore barcode 2D integrato, RFID UHF, lettore di impronta, 4G

Caratteristiche tecniche:
processore Qualcomm 1.8 GHz Octa-core
memoria RAM 2GB/16GB – 3GB/32GB – 4GB/64GB
display Touch Screen Gorilla Glass multi-touch dita e guanti
risoluzione 8″  1920×1200 / 1280×800 pixels, retroilluminazione e visibilità all’esterno
slot microSD accessibile max 128GB
batteria litio da 8000 mAh
porta USB 3.0 tipo C, OTG
fotocamera colori digitale 13.0 mega pixel con autofocus e flash, frontale 8.0 mega pixel
Radio 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,
2G/3G/4G
Bluetooth Class v4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR
SO Android ver. 9.0 con GMS (Google Mobile Services)
Protezione IP65
GPS integrato A-GPS, GLONESS, BeiDou,Galileo
NFC 13.56Mhz, ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IPx, range 2-4cm
sensore di gravità, giroscopio, accelerometro
tasti: frontale scan, laterale volume accensione
audio speaker, microfono
supporto Vo-LTE HD Video Voice Call
(opzionale) lettore di codici a barre laser 1D o imager 2D integrato
(opzionale) lettore RFID UHF 865-868MHz
(opzionale) lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale

Applicazioni:

merchandising

magazzino

prevendita raccolta ordini

consegne

manutenzioni e interventi in campo

interventi di assistenza

utilities

Documentazione disponibile per il download:

datasheet P80 (inglese)

L'articolo P80 Tablet Rugged RFID UHF proviene da Mit.